ATODLEN 3

RHAN 1 Hysbysiadau i’r rheoleiddiwr gwasanaethau
26 Unrhyw gynnig i newid cyfeiriad y brif swyddfa, 28 o ddiwrnodau cyn i’r newid ddigwydd.