18 Diwygio rheoliad 20 (cynlluniau: darpariaethau cyffredinol)
Yn rheoliad 20, ar ôl paragraff (2), mewnosoder—

“3 Rhaid i GC fonitro cywirdeb gwybodaeth a ddarperir gan gynhyrchydd i’r cynllun at ddibenion y rheoliad hwn er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth yn cydymffurfio â’r gofynion yn rheoliad 19(2)(b)(iii).”